From f4571640b8b9d158e33cc536abb9eac037560a73 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ian Romanick <ian.d.romanick@intel.com>
Date: Thu, 27 Jun 2013 18:20:25 -0700
Subject: mesa: Remove GL_MESA_resize_buffers

Commit bab755a made the implementation a no-op, and it was only ever
enabled by software rasterizers.

v2: Move the spec into docs/specs/OLD since it's now obsolete
    (squashed patch from Andreas Boll)

Signed-off-by: Ian Romanick <ian.d.romanick@intel.com>
Reviewed-by: Kenneth Graunke <kenneth@whitecape.org>
Reviewed-by: Brian Paul <brianp@vmware.com>
---
 src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def')

diff --git a/src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def b/src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def
index fec7bbac016..92736b36877 100644
--- a/src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def
+++ b/src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def
@@ -556,7 +556,6 @@ EXPORTS
 	glFogCoorddvEXT
 	glFogCoordPointerEXT
 	glBlendFuncSeparateEXT
-	glResizeBuffersMESA
 	glWindowPos2dMESA
 	glWindowPos2dvMESA
 	glWindowPos2fMESA
-- 
cgit v1.2.3

